ISSN 1517-2627
Dezembro, 2019

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Solos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Plano de segurança para utilização do cianeto de potássio

Rojane Chapeta Peixoto
Gisele Teixeira Barros

Embrapa Solos
Rio de Janeiro, RJ
2019

Embrapa Solos

Rua Jardim Botânico, 1024.

Jardim Botânico., Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22460-000

Fone: + 55 (21) 2179-4500

www.embrapa.br

www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Unidade responsável pelo conteúdo e edição

Embrapa Solos

Comitê Local de Publicações

Presidente: Daniel Vidal Perez

Secretário-Executivo: Marcos Antônio Nakayama

Membros: Adriana Vieira de Camargo de Moraes, Bernadete da Conceição C.G. Pedreira, David Vilas Boas de Campos, Evaldo de Paiva Lima, Helga Restum Hissa, José Francisco Lumbreras, Joyce Maria Guimarães Monteiro, Maurício Rizzato Coelho, Michele Belas Coutinho Pereira, Ricardo de Oliveira Dart, Wenceslau Geraldes Teixeira

Supervisão editorial: Marcos Antônio Nakayama

Revisão de texto: Marcos Antônio Nakayama

Normalização bibliográfica: Enyomara Lourenço Silva (CRB 4/1569)

Projeto gráfico da coleção: Carlos Eduardo Felice Barbeiro

Editoração eletrônica: Alexandre Abrantes Cotta de Mello

Capa: Alexandre Abrantes Cotta de Mello

Foto da capa: Rodolfo Clix

1ª edição

E-book (2019)

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Embrapa Solos

Peixoto, Rojane Chapeta.

Plano de segurança para utilização do cianeto de potássio / Rojane Chapeta Peixoto, Gisele Teixeira Barros. – Rio de Janeiro : Embrapa Solos, 2019.

E-book. – (Documentos / Embrapa Solos, ISSN 1517-2627; 211).

1. Produto químico. 2. Prevenção de acidente. 3. Cianeto. I. Barros, Gisele Teixeira. II. Embrapa Solos. III. Título. IV. Série.

CDD 660.2804

Luciana Sampaio de Araujo (CRB 7/5165) 

© Embrapa, 2019

Autores

Rojane Chapeta Peixoto

Bióloga, supervisora da Gestão Integrada da Qualidade e Ambiental da Embrapa Solos, Rio de Janeiro, RJ

Gisele Teixeira Barros

Farmacêutica Industrial, técnica A da Embrapa Solos, Rio de Janeiro, RJ

Agradecimento

Agradecimento especial pelo apoio:

Newton Richa

Médico do Trabalho, representante da UFRJ na Comissão Nacional de Segurança Química – CONASQ/MMA.

Apresentação

A presente publicação aborda as questões de segurança na utilização do cianeto de potássio em laboratórios químicos, atendendo a uma exigência legal do Exército Brasileiro, responsável pela autorização e monitoramento do uso de produtos controlados. 

Para a promoção de condições de trabalho seguras e saudáveis, o presente plano deve ser complementado por treinamentos periódicos, divulgação de informações de Segurança e Saúde no Trabalho e a participação efetiva de todos os envolvidos nas atividades dos laboratórios químicos.

Estão aqui reunidas informações sobre materiais, equipamentos e procedimentos corretos para estagiários, bolsistas e profissionais, bem como para supervisores orientarem suas equipes, no que diz respeito ao uso do cianeto de potássio.

Petula Ponciano Nascimento
Chefe-Geral Interina da Embrapa Solos

Introdução

Os cianetos são compostos químicos que contêm o grupo ciano (CN) e incluem o composto sólido (tais como cianeto de sódio e cianeto de potássio), soluções de cianeto e o gás cianeto de hidrogênio (HCN).

Os compostos de cianeto são extremamente tóxicos, e a exposição por inalação ou ingestão pode ser fatal. Compostos de cianeto impedem a transferência de oxigênio do sangue para os tecidos do corpo como resultado de inibição seletiva de enzimas respiratórias lesando rapidamente órgãos mais sensíveis, como coração e cérebro.

O Comando de Logística do Exército Brasileiro, por intermédio da Portaria COLOG nº 56, de 5 de junho de 2017, estabelece os procedimentos administrativos para a concessão, a revalidação, o apostilamento e o cancelamento de registro para o exercício de atividades com produtos controlados, exigindo a elaboração de um plano de segurança para a utilização em atividades laboratoriais do cianeto de potássio.

A Embrapa Solos apresenta seu Plano de Segurança para Utilização do Cianeto de Potássio, abordando os aspectos relacionados à sua utilização em laboratórios de análises de cálcio e magnésio em amostras de solo, em conformidade com os requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) aplicáveis.

Metodologia

O presente estudo foi baseado na revisão da literatura sobre a utilização do cianeto de potássio, abrangendo as suas características físicas, químicas e toxicológicas, os critérios para o manuseio, o armazenamento e o uso adequado para evitar danos pessoais e materiais. Foram pesquisadas “Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISQP)” do cianeto de potássio de diferentes fabricantes, portarias vigentes do Exército Brasileiro referentes a produtos por ele controlados e publicações de outros órgãos oficiais brasileiros e do governo alemão (IFA).

Objetivo Geral

Descrever as medidas preventivas e corretivas de Segurança e Saúde no Trabalho, estabelecidas na Embrapa Solos para atendimento dos requisitos da Portaria COLOG n° 56, de 05 de junho de 2017, do Comando de Logística do Exército Brasileiro. 

Objetivos Específicos

Contribuir para a promoção de condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os empregados e colaboradores da Embrapa Solos;

Descrever os procedimentos a serem seguidos para a utilização segura do cianeto de potássio nos laboratórios químicos;

Comunicar a todos os empregados e colaboradores os perigos relacionados à utilização do cianeto de potássio;

Prever o treinamento periódico anual dos empregados e colaboradores para o uso seguro do cianeto de potássio nos laboratórios químicos, conforme conteúdo previsto no item “Treinamento”;

Estabelecer ações efetivas para a prevenção de acidentes do trabalho com a utilização do cianeto;

Orientar o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), para manipulação segura do cianeto de potássio;

Orientar os procedimentos de emergência no caso de acidente com cianeto de potássio.

Recomendações gerais para manuseio de produtos químicos

Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados, para atuar nos laboratórios químicos;

Disponibilizar em português toda a documentação relativa à Segurança e Saúde no Trabalho (FISPQ, rótulos, etc.);

Abrir os recipientes e manipular produtos químicos dentro de capelas de exaustão quando há possibilidade de formação de vapores tóxicos;

Providenciar o fechamento (com tampas, vidros de relógio, etc.) dos recipientes com produtos químicos durante os deslocamentos, minimizando a exposição aos agentes químicos;

Ao realizar trabalhos envolvendo agentes químicos críticos, comunicar aos demais trabalhadores do laboratório, para que se possa garantir o mesmo nível de proteção a todos;

Não comer, beber e fumar nas dependências do laboratório, bem como não armazenar alimentos, bebidas, tabacos e cosméticos;

Não manter cabelos compridos e soltos, que possam ser capturados por partes móveis de máquinas ou equipamentos, durante a execução das atividades;

Não usar anéis, pulseiras, correntes, cordões, relógios ou outros acessórios na execução das atividades;

Não usar telefones celulares e fones de ouvidos durante o desenvolvimento das atividades, para minimizar erros e acidentes em virtude da falta de concentração;

Usar calçados fechados nos laboratórios químicos;

Não usar bermudas, saias ou vestidos, ou seja, fazer uso de roupas que protejam o corpo.

Evitar o uso de lentes de contato nos laboratórios, pois a lente pode ser atacada pelos vapores dos produtos químicos.

Informações sobre o cianeto de potássio

O sal cianeto de potássio (KCN) é um sólido branco, inodoro, solúvel em água, que, sob a ação de ácidos e do dióxido de carbono (CO₂), transforma-se em ácido cianídrico (HCN), um gás altamente tóxico e inflamável, capaz de formar misturas explosivas com o ar. Esse gás é incolor, miscível em água, solúvel em etanol, menos denso que o ar, com odor característico de amêndoas amargas e imperceptível por parte das pessoas.

Pictogramas de risco:

– Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals – GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)

Palavras de advertência:

Perigo

Frases de Perigo

Poder corrosivo para metais.

Fatal se ingerido.

Fatal se inalado.

Muito tóxico para vida aquática, com efeitos prolongados.

Frases de Precaução

Não comer, beber ou fumar no ambiente de trabalho.

Não contaminar canais de água e esgotos.

Usar equipamentos de proteção individual apropriados.

Diagrama de Hommel

Manuseio

Na Embrapa Solos, o cianeto de potássio é utilizado exclusivamente no Laboratório da Capacidade de Troca Catiônica (CTC), para realização da análise de Cálcio e Magnésio em amostras de solo.

O cianeto de potássio no estado sólido é manuseado apenas para pesagem e preparo da solução utilizada nas análises. A concentração dessa solução é de 0,8% de cianeto de potássio em meio aquoso e em pH 10, condição em que não há formação de ácido cianídrico. Normalmente essa solução é preparada uma vez ao mês suprindo a demanda mensal de análises.

As etapas de pesagem, preparo de solução de cianeto de potássio 0,8% e análise das amostras de solo utilizando a referida solução devem ser conduzidas no interior de capelas de exaustão e utilizando os EPIs conforme Tabela 1.

Tabela 1. Equipamentos de proteção individual para manipulação de cianeto de potássio.

Proteção

Equipamento de Proteção Individual

Ocular

Utilizar óculos de segurança de ampla visão

Respiratória

Utilizar respirador semifacial com filtro combinado (partícula e gás) tipo B-P3 (Filtro B: gases e vapores inorgânicos e P3: material particulado altamente nocivo)

Mãos

Utilizar luvas de nitrila

Corpo

Utilizar jaleco impermeável de manga longa, calça comprida e sapato fechado

Armazenamento

No Laboratório de CTC, o frasco do reagente (cianeto de potássio) é acondicionado em dessecador (Figura 1A) e mantido em armário com cadeado (Figura 1B), cuja chave somente o supervisor e o técnico responsável têm acesso.

O laboratório possui acesso restrito, sendo que somente o supervisor e o técnico responsável pela rotina de trabalho possuem a chave para entrada. Para casos de emergência, há uma cópia da chave do laboratório disponível no Setor de Infraestrutura e Logística.

O uso do reagente é controlado por meio de um “Formulário de Controle de Uso do Cianeto de Potássio” afixado na porta do armário que contém o produto.

Figura 1. A – Dessecador contendo o frasco de cianeto de potássio. B – Armário com cadeado para armazenagem do dessecador.

Possibilidade de reações perigosas

Reações exotérmicas com flúor, magnésio e hipoclorito de sódio;

Perigo de explosão na presença de cloratos, nitritos, nitratos, agentes oxidantes fortes, permanganatos, anidridos, nitrato de mercúrio (II), tricloreto de nitrogênio, peróxidos e fluoreto de perclorilo;

Risco de explosão e formação de ácido cianídrico com as seguintes substâncias: água, ácidos, dióxido de carbono (CO₂);

Condições a serem evitadas: aquecimento e umidade;

Materiais incompatíveis: alumínio, zinco e estanho.

Toxicologia do cianeto de potássio

O cianeto de potássio, quando ingerido, reage com ácido clorídrico (HCl) no estômago e gera ácido cianídrico. Uma vez absorvido, atinge o sangue, liga-se às proteínas plasmáticas e é rapidamente distribuído para todos os tecidos. Potente asfixiante químico, produz hipóxia grave em decorrência da inibição da enzima citocromo oxidase, lesando os órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio como o coração e o cérebro. A inibição dessa enzima paralisa o funcionamento da cadeia transportadora de elétrons nas células, provocando incapacidade de utilização do oxigênio e diminuição da fosforilação oxidativa, que, por sua vez, leva ao metabolismo anaeróbio e acidose láctica. A hipóxia ocorre, primariamente, pela não utilização do oxigênio resultante da inibição da enzima citocromo oxidase e, secundariamente, por hipoventilação e diminuição do débito cardíaco.

Manifestações clínicas

A inalação de cianeto produz sintomas em poucos segundos e pode levar à morte por parada respiratória em poucos minutos. Os sintomas e sinais de casos leves incluem cefaleia, náuseas, vertigem, ansiedade, estado mental alterado, taquipneia e hipertensão. Casos moderados podem incorrer com dispneia, bradicardia, hipotensão e arritmias cardíacas e, nos casos graves, as manifestações incluem coma profundo, pupilas fixas, não reativas, colapso cardiovascular, depressão respiratória, isquemia do miocárdio, arritmias cardíacas e edema pulmonar. A cianose é muitas vezes um sinal tardio e pode não ocorrer, mesmo em pacientes com colapso cardiovascular.

Por ingestão, os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, náuseas, tonturas e ansiedade, seguida por confusão, sonolência, taquicardia, palpitações e taquipneia.

Já a toxicidade decorrente da exposição cutânea exige que haja uma grande área de superfície exposta e o início das manifestações pode demorar por várias horas.

Em virtude da rápida ação do cianeto, o diagnóstico da intoxicação é feito baseado na avaliação clínica e na circunstância do acidente, procurando-se por manifestações clínicas e laboratoriais sugestivas de intoxicação por cianeto.

Medidas de primeiros socorros

Inalação de aerossóis contendo cianeto de potássio ou vapores de soluções

Caso haja suspeita de contaminação no ambiente, o socorrista só poderá acessar o local com respiradores faciais inteiros e com suprimento de ar. Deve remover a vítima da área perigosa e levá-la para o ar fresco. Colocar a vítima em local tranquilo e protegê-la contra a hipotermia.

Se a vítima estiver inconsciente, mas com a respiração normal, colocá-la deitada de lado de maneira estável.

Não fazer ressuscitação boca a boca para parada respiratória. Usar uma máscara para ventilação artificial com oxigênio.

Providenciar imediato atendimento médico em todos os casos, a fim de assegurar pronto tratamento dos efeitos tóxicos.

Contato com a pele:

Remover a roupa contaminada, enquanto se protege.

No chuveiro de emergência (Figura 2), lavar as áreas afetadas da pele, por pelo menos 15 minutos, com água corrente de alta vazão e baixa pressão, removendo roupas, sapatos, cintos, joias e outros acessórios pessoais contaminados.

Colocar a vítima em local tranquilo para protegê-la da hipotermia.

Providenciar imediato atendimento médico em todos os casos, a fim de assegurar pronto tratamento dos efeitos tóxicos.

Figura 2. Chuveiro de segurança com lava-olhos.

Contato com os olhos:

Lavar o(s) olho(s) afetado(s), com as pálpebras bem abertas, por pelo menos 15 minutos, no lava-olhos (Figura 2).

Providenciar imediato atendimento por médico oftalmologista em todos os casos, a fim de assegurar pronto tratamento dos efeitos tóxicos.

Ingestão de cianeto de potássio:

Lavar a boca e remover a água da lavagem. Se a vítima estiver consciente, dar até 2 copos de água.

Induzir o vômito o mais rápido possível, desde que a vítima esteja consciente, com cuidado para evitar a aspiração.

No caso de parada respiratória, não realizar ressuscitação boca a boca. Usar uma máscara para ventilação artificial com oxigênio.

Providenciar imediato atendimento médico em todos os casos, a fim de assegurar pronto tratamento dos efeitos tóxicos.

Medidas de contingências para derramamento ou vazamento

Em caso de vazamento, isolar a área do local do acidente e assegurar a ventilação adequada. Não tocar nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção individual adequados indicados. Evitar qualquer tipo de exposição ao produto.

A maior quantidade do material na forma sólida deve ser recolhida com uma pá, evitando a formação de pó, armazenando em recipiente apropriado. Se o produto estiver na forma líquida, o vazamento deve ser contido utilizando materiais absorventes. O resíduo coletado deve ser transportado com segurança para o respectivo depósito para destinação segura. Em seguida, deve-se fazer a lavagem da área com grande quantidade de água.

Não deixar escapar materiais contaminados para canalização de águas residuais, de superfície e subterrâneas.

Não realizar ações de limpeza na área do acidente sem o devido conhecimento dos procedimentos de segurança. Manter a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) em local de fácil acesso.

Medidas de contingência para detecção da prática de ilícitos

Realizar o levantamento de informações com a vigilância patrimonial e testemunhas, e registrar imediatamente a prática fora da conformidade no caderno de registros de ocorrências ilícitas. Informar o Supervisor dos Laboratórios, Chefia Administrativa e o Exército Brasileiro para que sejam tomadas medidas cabíveis. Manter orientada toda a equipe de apoio, como os profissionais de vigilância e de limpeza. Informar os telefones de contato do Supervisor dos Laboratórios e da Chefia Administrativa na Portaria da Unidade, para comunicação de práticas de ilícitos ocorridas nos fins de semana, feriados e à noite.

Responsabilidades – equipe de resposta a emergências

Deve ser formada por empregados das seguintes áreas:

Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e Brigada de Incêndio: para orientar a equipe do laboratório na evacuação da área e na utilização do EPI apropriado, garantindo tranquilidade e segurança das pessoas no ambiente afetado, indicando às pessoas envolvidas a rota de fuga, os primeiros socorros e o combate ao princípio de incêndio (caso ocorra);

Setor de Infraestrutura e Logística: para a interdição, sinalização e evacuação da área afetada;

Setor de Gestão de Pessoas: para a identificação das pessoas acidentadas (caso haja) para emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (conforme estabelece o Art. 22 da lei nº 8.213/1991);

Chefe Administrativo e o Supervisor dos Laboratórios: são os responsáveis em abrir sindicância para apurar responsabilidades e corrigir falhas no processo (se houver).

Os membros dessa equipe devem estar conscientes de que serão acionados tão logo seja notificada uma emergência.

No caso de derramamento do cianeto de potássio (estado sólido ou em solução), a equipe deve acionar o Corpo de Bombeiros, Centro de Assistência Toxicológica e Polícia Ambiental.

Deve-se certificar que a emergência foi superada antes de retornar as atividades.

Telefones de Centros de Informações e Assistência Toxicológica do Rio de Janeiro:

Hospital Universitário Antônio Pedro. Avenida Marques do Paraná, 303 – Centro – Prédio da Emergência do HUAP – 2º andar – 24033–900 – Niterói/RJ. Responsável: Ana Claudia Moraes – Fone: (21) 2629 9253 / 2629 9251 / 2629 9021 – E–mail: ccin@huap.uff.br

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Av. Brigadeiro Trompovski, s/nº UFRJ – 8º andar, sala E–01– Ilha do Fundão – Cidade Universitária CEP: 21.941–590 – Rio de Janeiro/RJ. Fone: (21) 2573–3244/ 0800–7226001 Fax: (21) 2573–7079 / 0800 722 6001 – E–mail: intox_rj@hucff.ufrj.br

Endereços de hospitais de emergência para remoção de vítimas:

Hospital Municipal Miguel Couto. Rua Mário Ribeiro, 117 – Leblon. Fone: 3111-3800

Hospital Municipal Souza Aguiar. Praça da República, 111 – Centro. Fone: 3111-2601

Telefones úteis de emergência:

Corpo de Bombeiros: 193

Ambulância SAMU: 192

PMERJ - COMANDO DE POLICIA AMBIENTAL: (21) 2334-7634 / (21) 2334-7635.

Medidas de combate a incêndio

Meios adequados de extinção: Para extinção, utilizar extintor de pó químico (Figura 3).

Figura 3. Extintor de pó químico localizado no corredor próximo ao laboratório.

Agentes de extinção inadequados: água, dióxido de carbono (CO₂) e Espuma.

Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura não combustível: possibilidade de formação de fumos perigosos no caso de incêndio nas zonas próximas. Um incêndio pode provocar a formação de ácido cianídrico (HCN).

Precauções para bombeiros: informar os bombeiros da existência do cianeto de potássio no local para orientar o uso de equipamentos especiais pelos profissionais envolvidos no combate ao incêndio. Não permanecer na zona de perigo sem equipamentos respiratórios autônomos apropriados. Manter uma distância de segurança e utilizar vestuário protetor adequado.

Informações complementares: abater com jatos de água os gases, vapores e névoas. Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea pela água de combate a incêndios.

Descarte de resíduo

Os resíduos e recipientes em contato com o produto devem ser armazenados em bombonas específicas mantidas na casa de resíduos, e a destinação final feita por empresa licenciada pelo INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente - RJ), de acordo com a legislação pertinente.

Treinamento

Anualmente, os empregados envolvidos na utilização de cianeto de potássio devem ser adequadamente treinados para a execução efetiva deste Plano. Os treinamentos realizados devem ser registrados no “Formulário de Registro de Treinamento”. Todos os novos usuários devem ser treinados antes do início das atividades com o cianeto de potássio.

O treinamento deve abordar os cuidados na manipulação do cianeto de potássio, o uso de EPIs adequados, os riscos de exposição ao produto, o reconhecimento de sinais e sintomas da exposição aguda e crônica, a descontaminação da área de trabalho e os procedimentos de emergência.

Sempre que houver uma alteração neste documento, os empregados envolvidos devem ser informados e atualizados quanto às mudanças.

Além dos empregados envolvidos na utilização do cianeto de potássio, todas as equipes citadas no item “Equipe de Resposta a Emergência” devem também ser treinadas.

Considerações finais

O Plano de Segurança para utilização do cianeto de Potássio abrange as informações necessárias para orientar as ações e procedimentos no Laboratório da Capacidade de Troca Catiônica da Embrapa Solos.

Para evitar a ocorrência de acidentes e doenças, é necessário que as normas de Segurança e Saúde no Trabalho sejam cumpridas e que os empregados envolvidos na utilização do cianeto de potássio estejam treinados para executar corretamente os procedimentos de trabalho de forma colaborativa. 

É necessário atentar-se para o cumprimento das ações propostas, a fim de promover segurança, saúde e bem-estar dos empregados.

Literatura recomendada

ABNT. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISQP - Cianeto de Potássio. 2011. 12 p.

ANIDROL. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISQP Cianeto de Potássio. 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. COMANDO LOGÍSTICO. DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI. Portaria nº 56-COLOG, de 05 de Junho de 2017. Dispõe sobre procedimentos administrativos para a concessão, a revalidação, o apostilamento e o cancelamento de registro no Exército para o exercício de atividades com produtos controlados e dá outras providências. Brasília, DF. 2017. 54 p.

BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS (DFPC/1982). Instrução Técnico – Administrativa nº 10/96-DFPC Segurança na Armazenagem de Produto Químico Controlado. 1996.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SÁUDE. COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Relatório de Recomendação Conitec – Hidroxocobalamina no tratamento de intoxicações por cianeto – Agosto de 2015.

CIANETO DE POTÁSSIO. Disponível em: <http://www6.fcav.unesp.br/intralab/substancias_id.php?recordID=26>. Acesso em: 01/10/2018.

CURTIN UNIVERSITY. Ficha de Informação Cianeto de Potássio. 2016.

EMBRAPA. Plano de Segurança do Trabalho 2018-2019. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, 2018.

INSTITUETE FOR OCUPACIONAL SAFETY AND HEALTH OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE. Disponível em: <http://gestis- en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn= default.htm$vid =gestiseng:sdbeng$3.0> . Acesso em: 28 nov. 2018.

MERCK. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISQP Cianeto de Potássio. 2018.

SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS DE QUÍMICA. Infoescola. Disponível em: <https://www.infoescola.com/quimica/seguranca-em-laboratorios-de-quimica/>. Acesso em: 28 set. 2018.

SPECSOL. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISQP Cianeto de Potássio. 2015.

UNECE. Globally Harmonized System of Classification and Labeling. (Ref: UNECE GHS (Rev.7) (2017). Disponível em: < https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/07files_e.html>. Acesso em: 10 set. 2018.