Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Embrapa Gado de Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

COMO IDENTIFICAR A VACA COM MASTITE EM SUA PROPRIEDADE

Cartilhas elaboradas conforme a metodologia e-Rural

Vânia Maria de Oliveira

Leticia Caldas Mendonça

João Eustáquio Cabral de Miranda

Fábio Homero Diniz

Éder Sebastião dos Reis

Alessandro de Sá Guimarães

Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

Embrapa

Brasília, DF

2016

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Gado de Leite

Rua Eugênio do Nascimento, 610, Dom Bosco

CEP 36038-330 Juiz de Fora, MG

Fone: (32) 3311-7400

Fax: (32) 3311-7424

www.embrapa.br | www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Unidade responsável pela edição

Embrapa Gado de Leite

Unidades responsáveis pelo conteúdo

Embrapa Gado de Leite

Unidades responsáveis pelo conteúdo: Embrapa Gado de Leite

Comitê de Publicações da Embrapa Gado de Leite

Presidente: Pedro Braga Arcuri

Secretária-executiva: Inês Maria Rodrigues

Membros: Alexander Machado Auad, Denis Teixeira da Rocha, Fernando César Ferraz Lopes, Francisco José da Silva Lédo, Frank Angelo Tomita, Jackson Silva e Oliveira, Leticia Caldas Mendonça, Leônidas Paixão Passos, Marcelo Henrique Otenio, Nivea Maria Vicentini e Pérsio Sandir D’ Oliveira

Coordenação editorial: Adriana Barros Guimarães

Supervisão editorial: Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

Adaptação de linguagem e conteúdo: Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

Revisão editorial e organização: Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

Revisão Gramatical: Adriana Silva de Oliveira, Newton Luiz de Almeida

Adaptação pedagógica: Rita de Cássia Bastos de Souza

Normalização bibliográfica: Inês Maria Rodrigues

Projeto gráfico, editoração eletrônica e tratamento das ilustrações: Adriana Barros Guimarães, Marcela Valladares de Toledo, Vanessa Maia Aguiar de Magalhães, Elisa Nogueira Martins, Victor de Magalhães Tavares

Capa: Adriana Barros Guimarães, Elisa Nogueira Martins

Colaboradores: Vânia Maria de Oliveira, Fábio Homero Diniz

Fotos: Cido Okubo, Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

1ª edição

1ª impressão (2015): 5.000 exemplares

e-Book (2016)

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Embrapa Gado de Leite

Como identificar a vaca com mastite em sua propriedade : cartilhas elaboradas conforme a metodologia e-Rural / Vânia Maria de Oliveira .. [et al.]. - Brasília, DF : Embrapa, 2016.

E-book : il. color.

E-book, no formato ePub, convertido do livro impresso.

ISBN 978-85-7035-620-8

1. Mastite 2. Teste da caneca de fundo escuro. 3. CMT. 4. Exame clínico. I. Oliveira, Vânia Maria. II. Embrapa Gado de Leite.

CDD 628.3

© Embrapa 2016

Autores

Vânia Maria de Oliveira

Médica-veterinária, doutora em Ciência - Saúde Animal, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Leticia Caldas Mendonça

Médica-veterinária, mestre em Ciência Animal, analista da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

João Eustáquio Cabral de Miranda

Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Fábio Homero Diniz

Engenheiro-agrônomo, PhD em Desenvolvimento Sustentável, analista da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Éder Sebastião dos Reis

Graduado em Ciências Biológicas e Letras, técnico da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Alessandro de Sá Guimarães

Médico-veterinário, doutor em Ciência Animal, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Vanessa Maia Aguiar de Magalhães

Analista de Sistemas, mestre em Ciência da Computação, analista da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG

Apresentação

O Brasil tem feito um esforço considerável com o propósito de melhorar a qualidade do leite. Participam deste esforço os produtores, as empresas e os órgãos que os representam, bem como entidades da pesquisa, do ensino e da extensão rural, além de órgãos do governo responsáveis por fiscalização, formulação e execução de políticas públicas. Esse trabalho conjunto visa ofertar produtos de padrão internacional adequado à exportação, bem como oferecer um leite de melhor qualidade e mais seguro à população. O produtor se beneficia porque o leite com mais qualidade tem maior aceitação e melhor preço no mercado.

Quanto ao aspecto sanitário, no entanto, é preciso avançar. A mastite é uma doença que afeta a glândula mamária de vacas e que reduz a quantidade e a qualidade do leite produzido nas propriedades. Vacas com mastite reduzem a produção de leite e, se a doença progredir, poderá perder definitivamente um ou mais quartos mamários em decorrência da infecção.

Por se tratar de uma doença altamente contagiosa, o técnico e o produtor precisam estar sempre atentos para diagnosticar e tratar adequadamente a enfermidade, a fim de evitar o sofrimento das vacas e os prejuízos econômicos. Com essa motivação, a presente cartilha tem como objetivo orientar técnicos e produtores para realizar corretamente o diagnóstico da mastite clínica e subclínica. O leitor encontrará aqui os principais procedimentos para diagnosticar a doença. Para facilitar a comunicação dos conteúdos aqui apresentados, foi utilizada a metodologia e-Rural, um conjunto de práticas pedagógicas que combina imagens e textos claros e objetivos, com vocabulário próximo do cotidiano do produtor de leite.

Paulo do Carmo Martins

Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite

Introdução

A mastite é a doença mais frequente das vacas de leite. É uma inflamação da mama provocada por alguns microrganismos ou germes. Estes microrganismos entram pela abertura dos tetos, principalmente durante a ordenha, mas isto pode também ocorrer entre as ordenhas.

Foto: Vanessa Magalhães

Introdução

Mastite é a mesma coisa que mamite.

Microrganismos são fungos, bactérias ou outros germes que você não consegue ver, mas estão presentes em vários locais de ordenha e no ambiente. O importante é que não entrem na mama pelo canal do teto.

Em vacas que passam grande parte do tempo em curral pode ocorrer casos de mastite provocados por germes do ambiente. Estes germes podem contaminar os tetos no intervalo das ordenhas.

Vantagens de identificar a mastite no início

A identificação ou a confirmação da doença é realizada por meio de exames, testes de campo “ao pé da vaca’’ ou no laboratório. As vantagens de identificar a mastite no início são:

1) Facilitar o tratamento e a recuperação do quarto mamário doente.

2) Evitar que a doença se espalhe para outras vacas do rebanho.

3) Permitir separar o leite da vaca doente do leite das vacas sadias. Esse procedimento ajuda a reduzir a Contagem de Células Somáticas (CCS) do leite total do rebanho.

Vantagens de identificar a mastite no início

Assim se divide a mama, isto é, em quatro partes conhecidas por quartos mamários.

Células somáticas são as “células de defesa” que o organismo produz, quando o animal apresenta alguma infla-mação. No caso da mastite, as células de defesa passam da corrente sanguínea para a mama, na tentativa de combater a doença. O teste que avalia a quantidade destas células presentes no leite é conhecido por “Contagem de Células Somáticas (CCS)”.

Tipos de mastite

Os tipos de mastite variam conforme os microrganismos que estão provocando a infecção e com a capacidade do organismo da vaca de combatê-los.

Existem dois tipos de mastite:

1) Mastite subclínica: não há alterações no leite e nem sinais de inflamação na mama, sendo possível identificar a doença somente por meio de testes de campo ou de laboratório.

2) Mastite clínica: os sinais da doença no leite e na vaca são fáceis de ver, tornando fácil sua identificação.

Os sinais da mastite clínica são alertas que a vaca está doente.

Sinais de mastite clínica

Na mastite clínica as alterações no leite ou no animal são bem visíveis. Existem três graus da mastite clínica:

a) Mastite clínica - grau 1

É a forma clínica mais branda em que ocorrem apenas alterações no leite (como presença de grumos ou pus, alterações de cor e/ou consistência), principalmente nos primeiros jatos, perfeitamente observados ao teste conhecido como “teste da caneca de fundo escuro” ou “teste da caneca telada”.

A doença compromete a parte interna da mama e o animal às vezes sente dor durante a ordenha.

Sinais de mastite clínica

Foto: Vanessa Magalhães

Pequenos grumos no leite já são considerados sinais de mastite clínica.

Sinais de mastite clínica

b) Mastite clínica - grau 2

Nesta situação, além das alterações no leite (conforme visto no grau 1), quando se examina a mama com as mãos, pode-se perceber: dor, inchaço, local endurecido e parte da mama avermelhada.

Sinais de mastite clínica

Alterações na consistência e na cor

Foto: Vanessa Magalhães

Sinais de mastite clínica

Detecção de partes endurecidas, inchadas e doloridas
durante a palpação

Foto: Vanessa Magalhães

Sinais de mastite clínica

c) Mastite clínica - grau 3

Neste caso, além dos sinais anteriores (grau 1 e 2), há comprometimento do organismo do animal. A vaca doente pode apresentar febre, perda de apetite, desidratação, entre outros sinais.

Foto: Vanessa Magalhães

Sinais de mastite clínica

Vacas com mastite clínica com grau 3 correm o risco até de morrer, por isso o tratamento tem que ser iniciado o mais rápido possível.

Os outros sinais da mastite e o estado geral do animal somente poderão ser avaliados por um médico-veterinário. A presença deste profissional é importante para examinar detalhadamente a vaca doente, indicar o tratamento certo e evitar que a vaca perca a mama ou até mesmo venha a morrer.

Testes para identificar a mastite clínica

O teste mais usado para detectar mastite clínica é o teste da caneca de fundo escuro. Existem também outras formas de identificar mastite clínica como, por exemplo, pela observação do úbere.

Foto: Vanessa Magalhães

Caneca de fundo escuro tem a mesma finalidade que a caneca telada.

Testes para identificar a mastite clínica

Verifique o material necessário para realizar o teste da caneca telada.

Caneca telada ou caneca de fundo escuro

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Corda (se for ordenha manual)

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Detergente e papel toalha (para lavar as mãos)

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Prancheta, papel e caneta (para anotações)

Foto: Marcela Tavares

Testes para identificar a mastite clínica

a) Teste da caneca de fundo escuro

Antes de realizar o teste da caneca de fundo escuro:

1 - Contenha a vaca

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar a mastite clínica

a) Teste da caneca de fundo escuro

2 - Lave muito bem as mãos com água e detergente e enxugue com papel-toalha

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar a mastite clínica

Para realizar o teste da caneca de fundo escuro, siga os passos abaixo:

1 - Retire os três primeiros jatos de leite

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

2 - Observe o aspecto do leite

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

O teste da caneca de fundo escuro permite avaliar a aparência dos primeiros jatos de leite, se estão normais ou não.

Teste da caneca de fundo escuro deve ser feito todos os dias no leite de todos os quartos mamários, antes de cada ordenha.

Todo o leite que estiver na caneca de fundo escuro deve ser jogado fora.

Testes para identificar a mastite clínica

A vaca está com mastite clínica se, ao realizar o teste da caneca, o leite apresentar alguma destas alterações: coloração amarelada, presença de grumos ou pus.

Testes para identificar a mastite clínica

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

A vaca com mastite clínica deve ser separada e receber tratamento adequado, no final da ordenha, de acordo com recomendações do médico-veterinário. É importante que este animal receba uma identificação, como uma corda de nylon no pescoço. Também é importante que a vaca com mastite clínica seja ordenhada por último (nas próximas ordenhas) e receba tratamento até recuperação da mama doente.

Ao identificar alguma vaca com mastite clínica durante a ordenha, o retireiro deve lavar as mãos
antes de ordenhar a próxima vaca.

Testes para identificar a mastite clínica

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

O leite da vaca com mastite clínica não deve ser aproveitado. Este leite deve ser descartado em local apropriado.

Caso a ordenha seja com bezerro ao pé, deve ser feito o teste do leite de todos os tetos antes de o bezerro apojar.

Testes para identificar a mastite clínica

b) Testes visuais e contato com a mama

São exames visuais e palpação da mama, que identificam casos mais graves de mastite clínica e devem ser assim realizados:

• Antes da ordenha - faça o exame visual da mama. Verifique se existe algo diferente como: local avermelhado, inchaço, aumento de tamanho. Examine com as mãos e verifique: se a vaca sente dor quando alguma parte da mama é tocada; se a vaca não deixa ser ordenhada; se existe área endurecida ou mais quente.

• Após a ordenha - examine com as mãos a parte interna de cada quarto mamário. Verifique se estão macios, se há formação de caroços ou de áreas endurecidas.

Testes para identificar a mastite clínica

Antes da ordenha

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar a mastite clínica

Depois da ordenha

Foto: Vanessa Magalhães

Sinais de mastite subclínica

Os sintomas da mastite subclínica não são possíveis de serem vistos no leite ou na vaca. É possível detectar a doença somente por meio dos testes de CMT e CCS.

O teste de CMT (California Mastitis Test) é realizado no campo, “ao pé da vaca”, e o teste de CCS (Contagem de Células Somáticas) é realizado em laboratórios credenciados.

Sinais de mastite subclínica

Teste de CMT

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

a) Teste de CMT

O teste de CMT é o mais rápido, prático e de baixo custo para ser realizado durante a ordenha (ao pé da vaca). Ele dá uma visão rápida da situação das vacas em lactação no rebanho em relação à mastite subclínica. Esse teste deve ser feito pelo menos uma vez ao mês, antes da ordenha de cada vaca.

Raquete para realização do teste de CMT

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar mastite subclínica

O reagente utilizado para o teste de CMT é de cor azul ou arroxeado. Este reagente também é conhecido como CMT.

A reação de CMT é resultante da ação do reagente sobre as células somáticas presentes no leite testado.

É importante que o teste seja feito por um técnico treinado para ler e interpretar os resultados. Cuidado! É comum durante as anotações ocorrerem trocas, como, por exemplo, em vez do resultado do teste do Anterior Direito (AD) marcar como Posterior Direito (PD), assim podendo ocorrer com os demais quartos mamários.

Testes para identificar mastite subclínica

Verifique o material necessário para realizar o teste de CMT

Bandeja ou raquete de CMT

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Reagente CMT

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Frasco de reagente de CMT

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Detergente e papel toalha

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Corda

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Caneta, papel e prancheta

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Antes de realizar o teste de CMT o ordenhador deve:

1 - Contenha a vaca

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar mastite subclínica

Veja como interpretar os resultados:

Resultado negativo:

Sem reação gelatinosa (N)

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

2 - Lave as mãos com água e detergente

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar mastite subclínica

Teste de CMT deve ser feito pelo menos uma vez ao mês, em todos os tetos das vacas antes da ordenha.

Se a ordenha for com bezerro ao pé, deve ser feito o teste em todos os tetos antes de o bezerro apojar as vacas.

Testes para identificar mastite subclínica

3 - Faça o teste da caneca antes do teste de CMT

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

4 - Lave os tetos da vaca

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

5 - Desinfete os tetos

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar mastite subclínica

6 - Seque os tetos com papel toalha

Foto: Vanessa Magalhães

Caso os tetos estejam muito sujos, devem ser lavados com água corrente antes de desinfetar. Somente os tetos devem ser limpos e não o úbere.

Testes para identificar mastite subclínica

Para realizar o teste de CMT, siga os passos abaixo:

1 - Retire os jatos de leite de cada teto, observando a primeira marca no copo da raquete

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

2 - Incline a raquete para retirar o excesso de leite, até a primeira marca frisada em cada copo

Foto: Vanessa Magalhães

A raquete plástica possui quatro copos iguais de 1,5 cm de altura, sendo cada um correspondente a um teto. A marca AD corresponde ao teto anterior direito; PD ao teto posterior direito; AE ao teto anterior esquerdo e PE ao teto posterior esquerdo.

Testes para identificar mastite subclínica

3 - Adicione o reagente de CMT até a segunda marca frisada, em todos os copos

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

4 - Com movimentos circulares, misture o CMT e o leite durante 20 segundos

Foto: Vanessa Magalhães

A leitura do teste de CMT é feita a partir da reação entre a amostra de leite e o reagente ao serem misturados na bandeja. Há formação de gel quando o resultado é positivo.

Testes para identificar mastite subclínica

5- Observe a raquete e faça a interpretação
dos resultados conforme a tabela abaixo

Foto: Cido Okubo

Como o resultado do teste é baseado na formação de gel, quanto mais afetado estiver o quarto mamário mais gelatinosa fica a mistura.

Testes para identificar mastite subclínica

Tabela de interpretação do teste de CMT
Resultado | Formação de gel | Intervalo de CSS
Negativo | Não existe | 0 - 200.000
Traço | Muito pouco | 200.000 - 400.000
+ | Pouco | 400.000 - 1.200.000
++ | Forte | 1.200.000 - 5.000.000
+++ | Muito forte | Acima 5.000.000

Testes para identificar mastite subclínica

Resultado negativo:

(Traços) (T) - Ligeira formação de gel que
se dissolve com movimentos da raquete

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Resultado positivo:

Formação gelatinosa fraca que não se dissolve (uma +)

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Resultado positivo:

Formação gelatinosa com mamilo no centro (duas ++)

Foto: Vanessa Magalhães

Testes para identificar mastite subclínica

Formação de gel muito grosso, colando no fundo da raquete (três+++)

Foto: Vanessa Magalhães

Lave as mãos durante o teste para evitar passar germes de uma vaca para outra.

Testes para identificar mastite subclínica

b) Teste de Contagem de Células Somáticas (CCS) por vaca

Existem duas formas de avaliar células somáticas: individual e de rebanho. Em ambos os casos as amostras devem ser enviadas a um dos laboratórios de qualidade do leite credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecária e Abastecimento (Mapa).

Individual: são coletadas amostras de leite de cada vaca

Rebanho: são coletadas amostras do tanque de refrigeração

Testes para identificar mastite subclínica

Foto: Cido Okubo

Testes para identificar mastite subclínica

As vacas com CCS acima de 200.000 células por mL são consideradas com mastite subclínica.

A contagem de CCS de rebanhos deve ser avaliada de acordo a Instrução Normativa vigente.

Normalmente, para controle da mastite do rebanho, a CCS é feita de amostras do leite dos quatro tetos da vaca, chamada de amostra composta.

Como usar os testes para acompanhar os casos de mastite em seu rebanho

Use os resultados dos testes de CMT, da caneca e exames clínicos para saber se a mastite está sendo controlada em seu rebanho

Repita os testes de CMT ou faça a CCS pelo menos uma vez ao mês e anote os resultados

Anote também os novos casos de mastite clínica; os que foram curados e voltaram e os que não foram curados no rebanho

Anote os casos de mastite clínica que repetiram várias vezes em uma mesma vaca durante uma ou mais lactação (mastite crônica ou persistente)

Como usar os testes para acompanhar os casos de mastite em seu rebanho

Descarte as vacas com mastite persistente

Faça um programa de tratamento e controle da doença para seu rebanho

Uma vaca com CMT positivo por três meses ou mais durante uma lactação é considerada com mastite crônica.

Anote os casos de mastite em seu rebanho

a) Ficha de anotação de mastite clínica

Modelo de ficha para a anotação dos casos de mastite clínica
Produtor: Marcelo Moreira | Localização: Ponte Nova/MG
Fazenda: Boa Esperança | Ano: xxxx
Casos de mastite clínica
Identificação da vaca | Teto com mastite clínica | Data início tratamento | Data término tratamento | Tratamento utilizado | Data do retorno do leite ao tanque | Observações
Mimosa | AD | 18/03 |  |  | 27/03 |
|  |  |  |  |  | .
|  |  |  |  |  | .
|  |  |  |  |  | .
|  |  |  |  |  | .

Anote os casos de mastite em seu rebanho

b) Ficha de anotação de mastite subclínica

Modelo de ficha para anotação de resultado do teste de CMT
Produtor: Marcelo Moreira | Localização: Ponte Nova/MG
Fazenda: Boa Esperança | Ano: xxxx
Resultado do teste CMT
Mes | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Anotações
Identificação da vaca | Resultado do teste | Resultado do teste | Resultado do teste | Resultado do teste | Resultado do teste | Resultado do teste |
AD | PD | AE | PE | AD | PD | AE | PE | AD | PD | AE | PE | AD | PD | AE | PE | AD | PD | AE | PE | AD | PD | AE | PE |
Mimosa | + | - | - | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Malhada | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mocinha | ++ | - | - | +++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Estrela | ++ | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Fumaça | - | + | + | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durante a realização do teste CMT se for constatado que algum quarto mamário não produz mais leite, na prática é considerado popularmente como “Peito Perdido”, que deve ser representado pela sigla “PP”.

Calcule o percentual de mastite em seu rebanho

a) Mastite clínica

Após a identificação das vacas com mastite clínica, calcule o percentual de mastite mensal em seu rebanho. Para fazer este cálculo é necessário anotar o número de casos de mastite durante o mês. O resultado esperado em um rebanho não deve ser maior do que 2%.

Existem diferentes fórmulas para calcular o percentual de mastite clínica das vacas em lactação durante o mês. Abaixo segue uma das alternativas:

Calcule o percentual de mastite em seu rebanho

Exemplo: Um rebanho está com 20 vacas no leite durante o mês de abril. Destas, uma vaca apresentou mastite em 1 quarto mamário durante 10 dias (1x10=10); outra em 2 quartos mamários durante 5 dias (2x5=10) e uma terceira em 1 quarto mamário durante 9 dias (1x9=9). Portanto, o número de dias de mastite durante esse mês foi igual a 29.

Resultado: No exemplo acima, o percentual encontrado foi de 4,8% no mês. Como este valor está acima de 2%, que é o mínimo esperado, recomenda-se adotar um programa de controle de mastite para esse rebanho.

Calcule o percentual de mastite em seu rebanho

b) Mastite subclínica

As anotações devem ser feitas na ficha de controle do rebanho, a qual pode ser adotada para monitorar mastite clínica e subclínica. Nesta mesma ficha, faça as anotações de tratamentos. Os resultados devem ser expressos em percentual, de tetos ou de vacas afetadas, e a escolha da forma de avaliação deve ficar a critério de cada profissional. O importante é que no máximo 20% das vacas apresentem mastite subclínica.

Existem diferentes fórmulas para calcular o percentual de mastite subclínica por teto afetado durante o mês. Abaixo segue uma das alternativas:

Vamos recordar ?

Faça o teste da caneca de fundo escuro todos os dias antes de cada ordenha

Faça o teste de CMT pelo menos uma vez ao mês em todas as vacas em lactação

Anote todos os casos de mastite clínica e subclínica

Toda vaca identificada com mastite clínica ou subclínica deve ser ordenhada por último, para diminuir o risco de contaminação das outras vacas durante a ordenha

Toda vaca que apresentar mastite clínica deve ser separada, para que, no final da ordenha, possa receber tratamento adequado de acordo com recomendações do médico-veterinário